විශ්වය පවතින්නේ ඇයි

CERN බැරියෝන වල CP උල්ලංඝනය සොයාගැනීමට අභියෝග කරයි. තීව්‍ර විමර්ශනයක්.

විශ්ව දර්ශනය

දර්ශනයෙන් විශ්වය අවබෝධය

දර්ශන පොත් වලට නිදහස් ප්රවේශය.

AI පරිවර්තනය තුළින් උසස් භාෂාමය ගුණාත්මකභාවයකින් යුතුව 42 භාෂා වලින් ලබා ගත හැක.

මෙම පොතට ප්රවේශ වන්න

📖 අන්තර්ජාලයෙන් කියවන්න

📚 PDF/ePub බාගන්න

lk.cosmicphilosophy.org/cp-violation/

වෘත්තීය පොත් ප්රකාශනය

දාර්ශනික හෝ විද්‍යාත්මක කෘතිවල කර්තෘවරුන් සඳහා: අපි වෘත්තීය ඉලෙක්ට්‍රොනික පොත් ප්රකාශන සේවය ලබා දෙන්නෙමු.

ප්රකාශන සේවා ගැන තව දැනගන්න →

මුද්‍රණය කළ දිනය 2026 ජනවාරි 24

🔭 CosmicPhilosophy.org

විශ්වය පවතින්නේ ඇයි

CERN බැරියෝන වල CP උල්ලංඝනය සොයාගැනීමට අයිති කරයි

2025 මාර්තුවේදී, Physics World සිට Science Daily දක්වා ගෝලීය විද්‍යාත්මක මාධ්‍ය විශ්වයේ ගැඹුරු අභිරහස් වලින් එකකට විසඳුමක් නිවේදනය කළේය. බැරියෝන වල CP උල්ලංඝනයේ පළමු නිරීක්ෂණය, ශීර්ෂ පාඨ ප්‍රකාශ කළේය. CERN හි LHCb අත්හදාබැලීම අවසානයේදී පදාර්ථයේ ගොඩනැගිලි ගෙඩි වල මූලික අසමමිතියක් සොයාගෙන ඇති අතර එය විශ්වය පවතින්නේ ඇයි යන්න විස්තර කළ හැකි බව කථා පුවත ඉඟි කළේය.

මෙම ලිපිය හෙළිකරන්නේ CERN ද්විත්ව ප්‍රවර්ග දෝෂයක් කළ බවයි. ඔවුන්ගේ තර්කය අහඹු අංශුවක් සමඟ විශ්වීය ව්‍යුහ ගොඩනැගීමේ මූලික අඛණ්ඩ, ගතිශීලී ක්‍රියාවලියක් එක්කොට දක්වන අතර, ප්‍රෝටෝන සහ නියුට්‍රෝන ඇතුළත් අංශු ප්‍රවර්ගයක CP උල්ලංඝනය නිරීක්ෂණය කර ඇති බව අයුක්තියෙන් අනුමාන කරයි.

බැරියෝන වල ගුණාංගයක් ලෙස සොයාගැනීම රාමු කිරීමෙන්, CERN අසත්‍ය තර්කයක් ඉදිරිපත් කරයි: නිරීක්ෂණය කර ඇත්තේ බිඳවැටුණු ප්‍රෝටෝන සහ ප්‍රති-ප්‍රෝටෝන ස්වයං-සුවකිරීමේ ක්‍රියාවලියකදී කොපමණ වේගයෙන් ක්ෂය වේද යන්න පිළිබඳ සංඛ්‍යානමය වෙනසක් පමණි.

සංඛ්‍යානමය වෙනස තුන්වන දෝෂයක ප්‍රතිඵලයකි: පදාර්ථය සහ ප්‍රතිපදාර්ථය ඒවායේ අද්විතීය උසස්-පෙළ ව්‍යුහ සන්දර්භය නොසලකා හැර දෙකොටස් වශයෙන් වෙන් වූ ඒකක ලෙස සලකන විට, ප්‍රතිඵලය වන්නේ CP උල්ලංඝනය ලෙස වැරදි ලෙස හඳුනාගන්නා ගණිතමය කෘතිමයකි.

පරිච්ඡේදය 1.1.

CP උල්ලංඝනය 101: නැතිවූ ප්‍රතිපදාර්ථය

දෝෂයේ විශාලත්වය තේරුම් ගැනීමට, CP උල්ලංඝනය විශ්වයේ ඇයි ප්‍රශ්නයට අදාළ වන ආකාරය තේරුම් ගත යුතුය.

භෞතික විද්‍යාවේදී, C යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ආවේශ පරිවර්තනය වන අතර ප්‍රායෝගිකව ප්‍රතිපදාර්ථය සඳහා පදාර්ථයේ අනුභූතික ගුණාංග ප්‍රතිලෝම කිරීම හා සම්බන්ධ වේ: විද්‍යුත් ආවේශය, වර්ණ ආවේශය, ලෙප්ටෝන ගණන, බැරියෝන ගණන, ආදිය) සහ P යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සමානත්වය වන අතර ප්‍රායෝගිකව අවකාශයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවකාශීය දෘෂ්ටිකෝණයකින් කණ්ණාඩියක තුළ විශ්වය දෙස බැලීම හා සම්බන්ධ වේ.

CP සමමිතිය පවතින අතර මහා පිපිරුම් න්‍යාය සත්‍ය නම්, විශ්වීය ආරම්භයේදී සමාන ප්‍රමාණයක පදාර්ථය සහ ප්‍රතිපදාර්ථය නිපදවිය යුතු අතර එය සම්පූර්ණ විනාශයකට තුඩු දෙයි. එමනිසා, විශ්වය පැවතීම සඳහා, පෙනෙන සමමිතිය බිඳ දැමිය යුතුය. මෙම බිඳ වැටීම හැඳින්වෙන්නේ CP උල්ලංඝනය ලෙසය — පදාර්ථය විනාශයෙන් බේරී පැවතීමට ඉඩ ලබා දුන් පක්ෂපාතී බව යි.

මෑත LHCb අත්හදාබැලීම් මෙම පක්ෂපාතී බව බැරියෝන තුළ, ප්‍රෝටෝන සහ නියුට්‍රෝන ඇතුළත් අංශු ප්‍රවර්ගයක, සොයාගෙන ඇති බව අයිති කර ගත්තේය.

පරිච්ඡේදය 1.2.

ද්විත්ව ප්‍රවර්ග දෝෂය

අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් අහඹු අංශුවක් සමඟ එක්කොට දැක්වීම

LHCb ප්‍රතිඵල Λb0 බැරියෝනයේ (පතුල්-රසයෙන් යුත් බැරියෝනය) නියුට්‍රිනෝ මත පදනම් වූ දුර්වල-බල ක්ෂය වීමේ අනුපාත එහි ප්‍රතිපදාර්ථ සබැඳියාවට සාපේක්ෂව වෙනසක් නිරීක්ෂණය කළේය. කෙසේ වෙතත්, ගෝලීය මාධ්‍ය කථා පුවත මෙය බැරියෝන පන්තියේම CP උල්ලංඝනය සොයා ගැනීමක් ලෙස රාමු කර ඇත.

එය මහජනතාවට ඉදිරිපත් කළ ආකාරයේ උදාහරණ:

CERN ප්‍රකාශනය (නිල LHCb ප්‍රකාශය): CERN හි LHCb අත්හදාබැලීම බැරියෝන ලෙස හඳුන්වන අංශු වල හැසිරීමේ මූලික අසමමිතියක් හෙළිකර ඇත යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරන අතර බැරියෝන ප්‍රවර්ගයක් ලෙස ස්වභාවයේ මූලික නීතිවල ආදර්ශයක් වැනි අසමමිතියකට යටත් වේ.

මෙම නිල ප්‍රකාශනයේදී, පන්තියක් ලෙස බැරියෝන අසමමිතියකට යටත් වන> වස්තූන් ලෙස ඉදිරිපත් කරයි. CP උල්ලංඝනය අංශු පන්තියක් මුළුල්ලේම ලක්ෂණයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

Physics World (IOP): බැරියෝන වල ආවේශ-සමානත්ව (CP) සමමිතිය බිඳ වැටීමේ පළමු පර්යේෂණාත්මක සාක්ෂිය CERN හි LHCb සහයෝගීතාවය මගින් ලබාගෙන ඇත.

CP උල්ලංඝනය "බැරියෝන වල" ප්‍රවර්ගයක් ලෙස පවතින බව පැවසේ, එක්තරා සංක්‍රමණයක පමණක් නොවේ.

Science News (ඇමරිකානු මාධ්‍ය): දැන්, ජිනීවාව අසල ලොකු හැඩ්‍රොන් ගැටුම්කාරකයේ පර්යේෂකයින් CP උල්ලංඝනය බැරියෝන ලෙස හඳුන්වන අංශු පන්තියක දකින ලද අතර, එය කලින් කවදාවත් තහවුරු කර නොතිබුණි.

සාමාන්‍යකරණය කළ වස්තු රාමු කිරීමේ උදාහරණයක්: CP උල්ලංඝනය තුළ අංශු පන්තියක දක්නට ලැබේ.

සෑම අවස්ථාවකදීම, අසමමිතිය අංශු පන්තියේ ලක්ෂණයක් ලෙස සැලකේ. කෙසේ වෙතත්, CP උල්ලංඝනය අනුමාන කර ඇති එකම ස්ථානය වන්නේ විදේශීය, බිඳවැටුණු ප්‍රෝටෝන තත්ත්වයෙන් මූලික ප්‍රෝටෝනයකට පරිවර්තනය (ක්ෂය වීමේ විස්තාරය) වන අතර, එය විශ්වීය ව්‍යුහ ගොඩනැගීමේ මූලික ස්වභාවයෙන්ම ගතිශීලී හා අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියකි.

බිඳවැටුණු ප්‍රෝටෝන සහ ප්‍රති-ප්‍රෝටෝන කොපමණ වේගයෙන් ක්ෂය වේද (නැවත සාමාන්‍යකරණය වේද) යන්නේ වෙනස LHCb මනිනු ලබන්නේ CP අසමමිතිය ලෙසය. මෙම සංඛ්‍යානමය පක්ෂපාතී බව අංශුවක ගුණාංගයක් ලෙස සැලකීමෙන්, භෞතික විද්‍යාව ප්‍රවර්ග දෝෂයක් කරයි.

මෙම ක්ෂය වීම අංශුවක ගුණාංගයක් ලෙස සැලකිය නොහැක්කේ ඇයිද යන්න තීක්ෂණශීලීව පරීක්ෂා කිරීමට, කෙනෙකුට දුර්වල බලයේ ඉතිහාසය දෙස බැලිය යුතුය.

පරිච්ඡේදය 1.3.

"අසීමිත පිහිට" නියුට්‍රිනෝව

ක්ෂය වීම අංශුවක ගුණාංගයක් නොවන්නේ ඇයිද

CP උල්ලංඝනය අංශුවක ගුණාංගයක් නම්, ක්ෂය වීමේ ක්‍රියාවලිය එම වස්තුවට අභ්‍යන්තර යාන්ත්‍රික සිදුවීමක් විය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, නියුට්‍රිනෝවේ සහ දුර්වල බලයේ ඉතිහාසය දෙස තීක්ෂණශීලීව බැලීමෙන් හෙළිවන්නේ ක්ෂය වීමේ රාමුව අඛණ්ඩ හා අනන්ත බෙදිය හැකි සන්දර්භයක් සැඟවීමට නිර්මාණය කළ ගණිතමය නිෂ්පාදනයක් මත ගොඩනැගී ඇති බවයි.

අපගේ ලිපිය නියුට්‍රිනෝ නොපවතී හෙළිකරන්නේ රේඩියෝ ක්‍රියාශීලී ක්ෂය වීමේ (බීටා ක්ෂය වීම) නිරීක්ෂණය මුලින් භෞතික විද්‍යාව පෙරලා දැමීමට තර්ජනය කළ විශාල ගැටළුවක් ඉදිරිපත් කළ බවයි. නික්ම යන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ශක්තිය අගයන්හි අඛණ්ඩ හා අනන්ත බෙදිය හැකි වර්ණාවලියක් පෙන්වන අතර එය ශක්ති සංස්ථිතිකරණයේ මූලික නියමය උල්ලංඝනය කිරීමකි.

නිර්ණායක පරාදී රටාව ගලවා ගැනීමට, වොල්ෆ්ගැන්ග් පෝලි 1930 දී අසීමිත පිහිටක් යෝජනා කළේය: නොපෙනෙන අංශුවක් — නියුට්‍රිනෝව — පැවැත්ම නැතිවූ ශක්තිය නොපෙනෙන ලෙස ගෙනයාම සඳහා. පෝලි තමා මෙම නිෂ්පාදනයේ අසාධාරණත්වය ඔහුගේ මුල් යෝජනාවේදී පිළිගත්තේය:

මම භයානක දෙයක් කළා, අනාවරණය කළ නොහැකි අංශුවක් උපකල්පනය කළා.

ශක්ති සංස්ථිතිකරණ නියමය ගලවා ගැනීමට මම අසීමිත පිහිටක් සොයාගත්තා.

පැහැදිලිවම අසීමිත පිහිටක් ලෙස රාමු කර ඇති නමුත් — අද නියුට්‍රිනෝ සඳහා එකම සාක්ෂිය එය නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කළ එම නැතිවූ ශක්තිය යන්නම පවතින බවට ඇති කරුණ නොතකා — නියුට්‍රිනෝව සම්මත ආකෘතියේ පදනම බවට පත්විය.

තීක්ෂණශීලී බාහිර දෘෂ්ටිකෝණයකින්, මූලික නිරීක්ෂණ දත්ත නොවෙනස්ව පවතී: ශක්ති වර්ණාවලිය අඛණ්ඩ හා අනන්ත ලෙස බෙදිය හැකිය. නියුට්‍රිනෝව යනු නිර්ණායක සංස්ථිතිකරණ නීති ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ගණිතමය ඉදිකිරීමක් වන අතර ක්ෂය වීමේ සිදුවීම හුදකලා කිරීමට උත්සාහ කරන අතර නිරීක්ෂණ දත්ත වලට අනුව සැබෑ ප්‍රතිඵලය ස්වභාවයෙන්ම මූලිකව අඛණ්ඩ වේ.

ක්ෂය වීම සහ ප්‍රතිලෝම ක්ෂය වීම දෙස සමීපව බැලීමෙන් හෙළිවන්නේ මෙම ක්‍රියාවලීන් විශ්වීය ව්‍යුහ ගොඩනැගීමට මූලික වන අතර, සරල අංශු හුවමාරුවක් වෙනුවට පද්ධති සංකීර්ණතාවයේ වෙනසක් නියෝජනය කරන බවයි.

විශ්වීය පද්ධති පරිවර්තනයට දෙකඩ පැතිකඩ ඇත:

බීටා ක්ෂය වීම:

නියුට්‍රෝනය → ප්‍රෝටෝන⁺¹ + ඉලෙක්ට්‍රෝන⁻¹

පද්ධති සංකීර්ණතාව අඩුවීමේ පරිවර්තනය. නියුට්‍රිනෝව ශක්තිය නොපෙනෙන ලෙස ගෙනයයි, ස්කන්ධ-ශක්තිය හිස් තැනට ගෙන යන අතර, ප්‍රාදේශීය පද්ධතියට අහිමි වූ බවක් පෙනේ.

ප්‍රතිලෝම බීටා ක්ෂය වීම:

ප්‍රෝටෝන⁺¹ → නියුට්‍රෝනය + පොසිට්‍රෝන⁺¹

පද්ධති සංකීර්ණතාවයේ වර්ධනය වන පරිවර්තනයකි. ප්‍රතිනියුට්‍රිනෝ හට අවශෝෂණය වන බව කියැවෙන අතර, එහි ස්කන්ධ-ශක්තිය අදෘශ්‍ය ලෙස ගලා එනු දැකිය හැකි අතර එය නව, වැඩි ස්කන්ධයකින් යුත් ව්‍යුහයේ කොටසක් බවට පත්වේ.

දුර්වල බල ක්‍රියාකාරීත්වයේ කථාන්තරය මෙම සිදුවීම් හුදකලා කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ ශක්ති සංරක්ෂණයේ මූලික නියමය බේරා ගැනීම සඳහාය. එහෙත් මෙයින් විශාල චිත්‍රය අනුගමනය නොකරයි - විශ්වය ජීවය සඳහා සුවිශේෂී ලෙස සකස් වී ඇතැයි සාමාන්‍යයෙන් සඳහන් කෙරෙන සංකීර්ණත්වය මෙයයි. මෙය වහාම හෙළි කරන්නේ නියුට්‍රිනෝ සහ දුර්වල බල ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ න්‍යාය අවලංගු විය යුතු බවත්, ක්ෂය වීමේ සිදුවීම් විශ්වීය ව්‍යුහයෙන් හුදකලා කිරීම වැරදියක් බවත්ය.

අපගේ ප්‍රෝටෝනය සහ නියුට්‍රෝනය: ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ප්‍රාථමිකත්වය පිළිබඳ දාර්ශනික තර්කය ලිපිය ක්ෂය වීමේ ක්‍රියාවලියට විකල්ප පැහැදිලි කිරීමක් සපයයි: නියුට්‍රෝනය යනු ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් මගින් ඉහළ අනුපිළිවෙල ව්‍යුහ බන්ධනයකින් ඇතිවන ප්‍රෝටෝන තත්ත්වයකි.

ක්ෂය වීම ලෙස (සංකීර්ණතාවයේ අඩුවීම) අර්ථ දක්වනු ලබන දෙය වන්නේ ප්‍රෝටෝනය + ඉලෙක්ට්‍රෝනය අතර සම්බන්ධතාවය එහි ඉහළ-අනුපිළිවෙල ව්‍යුහ සන්දර්භයෙන් විමුක්ත වීමයි. ඉලෙක්ට්‍රෝනය විචල්‍ය නමුත් සාමාන්‍ය-සුසංයෝගී කාලයකින් (නියුට්‍රෝනය සඳහා එය ~15 විනාඩි වන අතර, ප්‍රායෝගික අගයන් විනාඩි කිහිපයේ සිට විනාඩි 30 ඉක්මවා යයි) සහ අනන්ත ලෙස බෙදිය හැකි අඛණ්ඩ ශක්ති වර්ණාවලියක් (පිටවන ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ චාලක ශක්තියට අසීමිත විය හැකි අගයන් ඇත) යන සමඟ පිටවේ.

මෙම විකල්ප න්‍යාය තුළ, විශ්වීය ව්‍යුහය පරිවර්තන සිදුවීම්වල මූලය සහ පාදකය වේ. එය ක්ෂය වීමේ කාලයන්හි පෙනෙන අහඹු බව ස්වාභාවිකව පැහැදිලි කරයි: ඒවා විශ්වීය ව්‍යුහයේ හේතුව නිසා අර්ධ-අහඹු ලෙස පමණක් පෙනේ.

පරිච්ඡේදය 1.4.

ක්වොන්ටම් මැජික් සහ ගණනය කළ නොහැකි බව

බාධාවට ලක්වූ ප්‍රෝටෝන තත්ත්වයන්හිදී, උදාහරණයක් ලෙස CERN හි LHCb අත්හදා බැලීමේදී, ප්‍රෝටෝනයේ නැවත සාමාන්‍යකරණ ක්‍රියාවලියේ ඇති ස්වයං-සුවකිරීම (රේඩියෝ ඇක්ටිව් ක්ෂය වීම ලෙස හඳුන්වනු ලබයි) ක්වොන්ටම් තොරතුරු න්‍යායිකයන් ක්වොන්ටම් මැජික් ලෙස හඳුන්වන ගණිතමය තත්ත්වයක් නියෝජනය කරයි - අස්ථාවරත්වයේ සහ ගණනය කළ නොහැකි බවේ මිනුමකි.

ක්වොන්ටම් භ්‍රමණ අගයන්ගේ මාර්ගය ගණිතමය වශයෙන් පද්ධතියේ ව්‍යුහාත්මක යාත්‍රණය බාධාවට ලක්වූ අවුල් සහගත තත්ත්වයෙන් නැවත පාදක ප්‍රෝටෝන පිළිවෙතට නියෝජනය කරයි. මෙම මාර්ගය තීරණාත්මක, සාම්ප්‍රදායික හේතු-ප්‍රතිඵල දාමයකින් තීරණය නොවන නමුත් එය පැහැදිලි රටාවක් අඩංගු වේ. මෙම මායාමය රටාව ක්වොන්ටම් පරිගණකයේ පදනම වන අතර, අපගේ ක්වොන්ටම් මැජික්: විශ්වීය ව්‍යුහය සහ ක්වොන්ටම් පරිගණකයේ පදනම ලිපියෙන් වැඩිදුරටත් ගවේෂණය කෙරේ.

මෑත අධ්‍යයනයකින් සාක්ෂි සපයයි.

(2025) අංශු භෞතික විද්‍යාඥයින් LHC හි මැජික් අනාවරණය කරයි මූලාශ්‍රය: ක්වොන්ටා සගරාව

මෙම අධ්‍යයනය ක්වොන්ටම් තොරතුරු න්‍යාය සහ අංශු ගැටුම්කාරක භෞතික විද්‍යාව (CMS සහ ATLAS, නොවැම්බර් 2025) ඒකාබද්ධ කරමින් ඉහළ ක්වාක් (අර්ධ-අංශු) හි ක්වොන්ටම් මැජික් හෙළි කළේය. තීව්‍ර විශ්ලේෂණයකින් හෙළි වන්නේ මෙම මැජික් ක්වාක් වල ගුණාංගයක් නොව, බාධාවට ලක්වූ ප්‍රෝටෝනයක නැවත සාමාන්‍යකරණ ගතිකතාවය නිරීක්ෂණයක් බවයි. ක්වොන්ටම් භ්‍රමණ අගයන්හි නිරීක්ෂණය කළ රටාව යනු තීරණාත්මක අඩු කළ හැකි බවකින් තොරව පාදක තත්ත්වයට පත්වන සංකීර්ණ පද්ධතියක ප්‍රකාශනයයි. මැජික් හි මූලය නැවත සාමාන්‍යකරණ ගොඩනැගීමේ තත්ත්වයේ පවතින අතර, එහි ගුණාත්මක මූලය විශ්වීය ව්‍යුහය සියයේම පවතී.

මෙය අපව 2025 සොයාගැනීමේ හරය වෙත ගෙන යයි. LHCb සහයෝගීතාවය බාධාවට ලක්වූ ප්‍රෝටෝන සහ ප්‍රති-ප්‍රෝටෝන නැවත සාමාන්‍යකරණය වන (ක්ෂය වන) වේගයේ වෙනසක් මැන එය CP අසමමිතිය ලෙස නම් කළේය. කෙසේ වෙතත්, ක්වොන්ටම් මැජික් අධ්‍යයනය හෙළි කරන්නේ නිරීක්ෂණය කළ වෙනස අවිනිශ්චිත ව්‍යුහ සන්දර්භයෙන් බිහිවූවක් බවයි.

බාධාවට ලක්වූ ප්‍රෝටෝන සහ ප්‍රති-ප්‍රෝටෝන වෙනස් ඒකක ලෙස සලකන විට, භෞතික විද්‍යාව ඒවාට අද්විතීය ව්‍යුහ සන්දර්භ පැවරීමෙන් එය වෙනස් වේ. මෙම ව්‍යුහ අසමානතාවය ක්ෂය වීමේ වේගයන් අපසරනය වීමට හේතු වේ.

පරිච්ඡේදය 1.5.

බාධාවට ලක්වූ ප්‍රෝටෝන සහ විදේශීය අංශුවල මායාව

LHC ප්‍රෝටෝන ගැටෙන ලෙස බල කරන විට, ප්‍රෝටෝන බාධාවට ලක්වූ තත්ත්වයකට කඩා වැටේ. විද්‍යාඥයින් සහ ජනප්‍රිය විද්‍යා මාධ්‍ය බොහෝ විට පවසන්නේ මෙම බාධාවට ලක්වූ ප්‍රෝටෝන තත්ත්වයන් විදේශීය අංශු සමඟ ගනුදෙනු කරන බවයි. CERN හි CP උල්ලංඝනය පිළිබඳ අභියෝගය බැරියෝන ලෙස වර්ගීකරණයක් සඳහා මෙම අදහස මත ගොඩනගා ඇත. කෙසේ වෙතත්, යථාර්ථයේදී විදේශීය අංශු බාධාවට ලක්වූ ප්‍රෝටෝනය එහි සාමාන්‍ය තත්ත්වයට නැවත සාමාන්‍යකරණය කරන අඛණ්ඩ සහ ගතිශීලී ක්‍රියාවලියක ගණිතමය ක්ෂණික ඡායාරූප පමණි.

විදේශීය බැරියෝනය යනු ප්‍රෝටෝනය තුළ තාවකාලික අසාමාන්‍යතාවයක ගණිතමය ක්ෂණික ඡායාරූපයකි. එය උත්සර්ග ශක්ති බාධාව විසඳීමට උත්සාහ කරන විට ඇතිවේ.

පරිච්ඡේදය 2.

නිගමනය

බැරියෝන වල CP උල්ලංඝනය සමරන මාතෘකා රැවටිලිකාරී වන අතර ද්විත්ව වර්ගීකරණ දෝෂයක් කරයි. ඒවා අඛණ්ඩ, ගතිශීලී ව්‍යුහ ගොඩනැගීමේ සහ නඩත්තු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් ස්ථිතික වස්තුවක් සමඟ මිශ්‍ර කරන අතර, බාධාවට ලක්වූ ප්‍රෝටෝනයක තාවකාලික තත්ත්වයක් ස්වාධීන විදේශීය අංශුවක් ලෙස සලකයි.

විදේශීය බැරියෝනය නව අංශුවක් නොව, බාධාවට ලක්වූ ප්‍රෝටෝනයක ස්වයං-සුවකිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කෙටි කාලීන ක්ෂණික ඡායාරූපයකි. මෙම ක්ෂණික ඡායාරූප ස්වාධීන අංශු සමඟ ගනුදෙනු කරන බවට ඇති අදහස මායාමය ය.

ද්විත්ව වර්ගීකරණ දෝෂයෙන් ඔබ්බට, LHCb සැබැවින්ම නිරීක්ෂණය කළ දෙය වූයේ වෙනස් දෝෂයකින් ඇතිවන සංඛ්‍යානමය කෘතිමයකි: පදාර්ථය සහ ප්‍රතිපදාර්ථය ස්වාධීන ඒකක ලෙස සලකා, ඒවායේ අදාළ ඉහළ-අනුපිළිවෙල ව්‍යුහ සන්දර්භයෙන් හුදකලා කරන ලද අද්විතීය ගණිතමය දෘෂ්ටිකෝණවලින් මැන බැලීමයි.

ව්‍යුහ සන්දර්භය නොසලකා හැරීමෙන්, නියුට්‍රිනෝ භෞතික විද්‍යාවේ මූලිකව ගොඩවී ඇති මෙම නොසලකා හැරීම, ශක්ති සංරක්ෂණයේ මූලික නියමය බේරා ගැනීමට උත්සාහ කරන විට, ඇතිවන නැවත සාමාන්‍යකරණ (ක්ෂය වීමේ) වේගයේ වෙනස CP උල්ලංඝනය ලෙස වැරදි ලෙස හඳුනා ගනී.

© 2026 Philosophical.Ventures Inc.

උපස්ථය